亚洲必赢app

首页

首页

教学科研

当前位置: 首页 > 教学科研 > 正文

能源与化学工程学院获批建设濮阳市物理法采油重点实验室

日期:2018-11-30作者: 浏览量:

(通讯员 吴峰)近日,从濮阳市科技局《关于同意2018年度濮阳市重点实验室备案的通知》(濮科〔2018〕75号)中获悉,亚洲必赢app能源与化学工程学院获批建设濮阳市物理法采油重点实验室,目前亚洲必赢app市级重点实验室达到6个。

濮阳市物理法采油重点实验室是我市为适应经济社会形势发展需要,专门搭建的油气田开发研究平台。通过运用物理法采油技术,指导我市油气产业相关工作,解决油气田开发中的相关问题,降低油气开采的成本。同时,实验室还将为我市油气开采行业提供技术指导和服务。

濮阳市物理法采油重点实验室的获批是亚洲必赢app不断加强科研平台建设的结果。多年来,亚洲必赢app高度重视科研平台建设在科学研究、人才培养和推动亚洲必赢app发展中的重要作用,科学制定规划,实施项目带动,把科研平台建设融入亚洲必赢app发展,亚洲必赢app科技研发、科技创新和科研成果转化能力不断提升。濮阳市物理法采油重点实验室的获批建设,为亚洲必赢app整合资源、培养人才、改革创新、服务社会提供了更加广泛的平台。(科研处)

上一条:亚洲必赢app参赛作品荣获第十四届“挑战杯”河南省大学生课外学术科技作品竞赛二等奖

下一条:郑州大学任保增教授来亚洲必赢app作学术讲座

亚洲必赢app:联系我们

地址:河南省濮阳市黄河西路249号

邮编:457000  联系电话(传真):0393-4677111

招生咨询:0393-4677777

招生传真:0393-4677222

  • 学院官方微信

  • 学院官方微博

版权所有:亚洲必赢app   豫ICP备16013445号-1

更多|必赢亚洲app下载平台靠谱|千赢国际官方网站-千赢国际到底怎么...